
#ifndef __rcs_id__
#ifndef __rcs_id_hash_int_voidP_Table_def__
#define __rcs_id_hash_int_voidP_Table_def__
static const char __rcs_id_hash_int_voidP_Table_def[] = "$Id: int_voidP_Table.def,v 1.2 1999/02/19 09:25:42 stephensk Exp $";
#endif
#endif /* __rcs_id__ */

#define HASH(X)int_voidP_##X
#define HASH_KEY int
#define HASH_KEY_HASH(X) inthash(X)
#define HASH_DATA void*
