
#ifndef __rcs_id__
#ifndef __rcs_id_hash_voidP_voidP_Table_def__
#define __rcs_id_hash_voidP_voidP_Table_def__
static const char __rcs_id_hash_voidP_voidP_Table_def[] = "$Id: voidP_voidP_Table.def,v 1.1 1999/04/22 05:15:08 stephensk Exp $";
#endif
#endif /* __rcs_id__ */

#define HASH(X)voidP_voidP_##X
#define HASH_KEY void*
#define HASH_KEY_HASH(X) voidP_hash(X)
#define HASH_DATA void*
